From 130bb0e5710983ce14d1151f2611beaff6891379 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Peter Williams <peterw@src.gnome.org>
Date: Tue, 22 Aug 2000 20:09:11 +0000
Subject: Automatically connect services when given a valid URL (should
 hopefully disconnect, too); remove the old movemail folder correctly.

svn path=/trunk/; revision=4965
---
 camel/camel-exception-list.def | 3 ++-
 1 file changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-)

(limited to 'camel/camel-exception-list.def')

diff --git a/camel/camel-exception-list.def b/camel/camel-exception-list.def
index cdb95b1a81..e7ecd50ad5 100644
--- a/camel/camel-exception-list.def
+++ b/camel/camel-exception-list.def
@@ -33,4 +33,5 @@ CAMEL_EXCEPTION_SERVICE_NULL = 300,
 CAMEL_EXCEPTION_SERVICE_INVALID,
 CAMEL_EXCEPTION_SERVICE_URL_INVALID,
 CAMEL_EXCEPTION_SERVICE_UNAVAILABLE,
-CAMEL_EXCEPTION_SERVICE_CANT_AUTHENTICATE
+CAMEL_EXCEPTION_SERVICE_CANT_AUTHENTICATE,
+CAMEL_EXCEPTION_SERVICE_NOT_CONNECTED
\ No newline at end of file
-- 
cgit v1.2.3

